\hypertarget{structqp_1_1neuron}{}\doxysection{qp\+::neuron Struct Reference}
\label{structqp_1_1neuron}\index{qp::neuron@{qp::neuron}}


Collaboration diagram for qp\+::neuron\+:
\nopagebreak
\begin{figure}[H]
\begin{center}
\leavevmode
\includegraphics[width=273pt]{structqp_1_1neuron__coll__graph}
\end{center}
\end{figure}
\doxysubsection*{Public Member Functions}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\mbox{\Hypertarget{structqp_1_1neuron_a5602f244a630df62da88e5619a84e52d}\label{structqp_1_1neuron_a5602f244a630df62da88e5619a84e52d}} 
{\bfseries neuron} (\mbox{\hyperlink{structmlp_1_1neuron}{mlp\+::neuron}} \&\+\_\+n)
\item 
\mbox{\Hypertarget{structqp_1_1neuron_a85170498f6b9193a8a24762ec9345776}\label{structqp_1_1neuron_a85170498f6b9193a8a24762ec9345776}} 
void {\bfseries reset} ()
\item 
\mbox{\Hypertarget{structqp_1_1neuron_a202b888572ca09ce1e27fe516ee66c6c}\label{structqp_1_1neuron_a202b888572ca09ce1e27fe516ee66c6c}} 
real {\bfseries operator()} (const vector \&input)
\item 
\mbox{\Hypertarget{structqp_1_1neuron_a5602f244a630df62da88e5619a84e52d}\label{structqp_1_1neuron_a5602f244a630df62da88e5619a84e52d}} 
{\bfseries neuron} (\mbox{\hyperlink{structmlp_1_1neuron}{mlp\+::neuron}} \&\+\_\+n)
\item 
\mbox{\Hypertarget{structqp_1_1neuron_a85170498f6b9193a8a24762ec9345776}\label{structqp_1_1neuron_a85170498f6b9193a8a24762ec9345776}} 
void {\bfseries reset} ()
\item 
\mbox{\Hypertarget{structqp_1_1neuron_a202b888572ca09ce1e27fe516ee66c6c}\label{structqp_1_1neuron_a202b888572ca09ce1e27fe516ee66c6c}} 
real {\bfseries operator()} (const vector \&input)
\end{DoxyCompactItemize}
\doxysubsection*{Public Attributes}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\mbox{\Hypertarget{structqp_1_1neuron_a7e3f2fd02a3e40233e043d90e6c7b174}\label{structqp_1_1neuron_a7e3f2fd02a3e40233e043d90e6c7b174}} 
\mbox{\hyperlink{structmlp_1_1neuron}{mlp\+::neuron}} $\ast$ {\bfseries n}
\item 
\mbox{\Hypertarget{structqp_1_1neuron_a5e69cbf5fccced3b3a09d507f9a383e9}\label{structqp_1_1neuron_a5e69cbf5fccced3b3a09d507f9a383e9}} 
real {\bfseries out}
\item 
\mbox{\Hypertarget{structqp_1_1neuron_a62ed6c2b4891807ea5ff105ede6f9410}\label{structqp_1_1neuron_a62ed6c2b4891807ea5ff105ede6f9410}} 
real {\bfseries delta}
\item 
\mbox{\Hypertarget{structqp_1_1neuron_aa82e41fbbb50fa2e0ecf1abc9301a8cb}\label{structqp_1_1neuron_aa82e41fbbb50fa2e0ecf1abc9301a8cb}} 
real {\bfseries ndelta}
\item 
\mbox{\Hypertarget{structqp_1_1neuron_a6605444bd0aa6c180fb5c4106070a489}\label{structqp_1_1neuron_a6605444bd0aa6c180fb5c4106070a489}} 
real {\bfseries dbias1}
\item 
\mbox{\Hypertarget{structqp_1_1neuron_a69296075f4af9f6892b246d7173d5149}\label{structqp_1_1neuron_a69296075f4af9f6892b246d7173d5149}} 
real {\bfseries dbias2}
\item 
\mbox{\Hypertarget{structqp_1_1neuron_a06d22c43b5f3e7d4f6f41b4a805931ae}\label{structqp_1_1neuron_a06d22c43b5f3e7d4f6f41b4a805931ae}} 
vector {\bfseries dweight1}
\item 
\mbox{\Hypertarget{structqp_1_1neuron_a7da6cfe8309e9fee8cdfc7d550613137}\label{structqp_1_1neuron_a7da6cfe8309e9fee8cdfc7d550613137}} 
vector {\bfseries dweight2}
\item 
\mbox{\Hypertarget{structqp_1_1neuron_a6f9b068b2ad29ced4f77a4a2226dd3aa}\label{structqp_1_1neuron_a6f9b068b2ad29ced4f77a4a2226dd3aa}} 
vector {\bfseries dxo}
\end{DoxyCompactItemize}


The documentation for this struct was generated from the following file\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
deprecated/eo/app/gprop/qp.\+h\end{DoxyCompactItemize}
