\hypertarget{classnormal__generator}{}\doxysection{normal\+\_\+generator$<$ T $>$ Class Template Reference}
\label{classnormal__generator}\index{normal\_generator$<$ T $>$@{normal\_generator$<$ T $>$}}


{\ttfamily \#include $<$rnd\+\_\+generators.\+h$>$}

\doxysubsection*{Public Member Functions}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\mbox{\Hypertarget{classnormal__generator_ab3e570c40f64dec682ef644be78e408b}\label{classnormal__generator_ab3e570c40f64dec682ef644be78e408b}} 
{\bfseries normal\+\_\+generator} (T \+\_\+stdev=T(1.\+0), \mbox{\hyperlink{classeo_rng}{eo\+Rng}} \&\+\_\+rng=rng)
\item 
\mbox{\Hypertarget{classnormal__generator_a835582bc7731f767ff3624549bc66014}\label{classnormal__generator_a835582bc7731f767ff3624549bc66014}} 
T {\bfseries operator()} (void)
\item 
\mbox{\Hypertarget{classnormal__generator_ab3e570c40f64dec682ef644be78e408b}\label{classnormal__generator_ab3e570c40f64dec682ef644be78e408b}} 
{\bfseries normal\+\_\+generator} (T \+\_\+stdev=T(1.\+0), \mbox{\hyperlink{classeo_rng}{eo\+Rng}} \&\+\_\+rng=rng)
\item 
\mbox{\Hypertarget{classnormal__generator_a835582bc7731f767ff3624549bc66014}\label{classnormal__generator_a835582bc7731f767ff3624549bc66014}} 
T {\bfseries operator()} (void)
\end{DoxyCompactItemize}


\doxysubsection{Detailed Description}
\subsubsection*{template$<$class T = double$>$\newline
class normal\+\_\+generator$<$ T $>$}

The class \mbox{\hyperlink{classnormal__generator}{normal\+\_\+generator}} can be used in the S\+TL generate function to easily generate gaussian distributed floats and doubles. The user can supply a standard deviation which defaults to 1. 

The documentation for this class was generated from the following file\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
deprecated/eo/src/utils/rnd\+\_\+generators.\+h\end{DoxyCompactItemize}
