\hypertarget{classmonitor1}{}\doxysection{monitor1 Class Reference}
\label{classmonitor1}\index{monitor1@{monitor1}}


Inheritance diagram for monitor1\+:
\nopagebreak
\begin{figure}[H]
\begin{center}
\leavevmode
\includegraphics[width=197pt]{classmonitor1__inherit__graph}
\end{center}
\end{figure}


Collaboration diagram for monitor1\+:
\nopagebreak
\begin{figure}[H]
\begin{center}
\leavevmode
\includegraphics[width=197pt]{classmonitor1__coll__graph}
\end{center}
\end{figure}
\doxysubsection*{Public Member Functions}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\mbox{\Hypertarget{classmonitor1_a339b3bed77b78e09830e24bf06bfe2db}\label{classmonitor1_a339b3bed77b78e09830e24bf06bfe2db}} 
{\bfseries monitor1} (unsigned int \&\+\_\+a)
\item 
\mbox{\Hypertarget{classmonitor1_a08c202df02e65e820b2fdbabe7a762e5}\label{classmonitor1_a08c202df02e65e820b2fdbabe7a762e5}} 
\mbox{\hyperlink{classeo_monitor}{eo\+Monitor}} \& \mbox{\hyperlink{classmonitor1_a08c202df02e65e820b2fdbabe7a762e5}{operator()}} ()
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em The pure virtual function that needs to be implemented by the subclass. \end{DoxyCompactList}\item 
\mbox{\Hypertarget{classmonitor1_a391c5db7f03de8eb1089c6872cf350c8}\label{classmonitor1_a391c5db7f03de8eb1089c6872cf350c8}} 
void {\bfseries last\+Call} ()
\end{DoxyCompactItemize}
\doxysubsection*{Additional Inherited Members}


The documentation for this class was generated from the following file\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
mo/test/mo\+Test\+Class.\+h\end{DoxyCompactItemize}
