\hypertarget{classeo_init_virus1bit}{}\doxysection{eo\+Init\+Virus1bit$<$ FitT $>$ Class Template Reference}
\label{classeo_init_virus1bit}\index{eoInitVirus1bit$<$ FitT $>$@{eoInitVirus1bit$<$ FitT $>$}}


Inits the virus with one bit to the left set to one.  




{\ttfamily \#include $<$eo\+Init\+Virus.\+h$>$}



Inheritance diagram for eo\+Init\+Virus1bit$<$ FitT $>$\+:
\nopagebreak
\begin{figure}[H]
\begin{center}
\leavevmode
\includegraphics[width=306pt]{classeo_init_virus1bit__inherit__graph}
\end{center}
\end{figure}


Collaboration diagram for eo\+Init\+Virus1bit$<$ FitT $>$\+:
\nopagebreak
\begin{figure}[H]
\begin{center}
\leavevmode
\includegraphics[width=306pt]{classeo_init_virus1bit__coll__graph}
\end{center}
\end{figure}
\doxysubsection*{Public Member Functions}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\mbox{\Hypertarget{classeo_init_virus1bit_a83cbecec541c32d3fe94be2738abb562}\label{classeo_init_virus1bit_a83cbecec541c32d3fe94be2738abb562}} 
{\bfseries eo\+Init\+Virus1bit} (unsigned \+\_\+combien, \mbox{\hyperlink{classeo_rnd_generator}{eo\+Rnd\+Generator}}$<$ bool $>$ \&\+\_\+generator)
\item 
\mbox{\Hypertarget{classeo_init_virus1bit_a2489dbe59433203838f9f51eefe22f5e}\label{classeo_init_virus1bit_a2489dbe59433203838f9f51eefe22f5e}} 
virtual void \mbox{\hyperlink{classeo_init_virus1bit_a2489dbe59433203838f9f51eefe22f5e}{operator()}} (\mbox{\hyperlink{classeo_virus}{eo\+Virus}}$<$ \mbox{\hyperlink{classeo_scalar_fitness}{FitT}} $>$ \&chrom)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em The pure virtual function that needs to be implemented by the subclass. \end{DoxyCompactList}\item 
\mbox{\Hypertarget{classeo_init_virus1bit_a83cbecec541c32d3fe94be2738abb562}\label{classeo_init_virus1bit_a83cbecec541c32d3fe94be2738abb562}} 
{\bfseries eo\+Init\+Virus1bit} (unsigned \+\_\+combien, \mbox{\hyperlink{classeo_rnd_generator}{eo\+Rnd\+Generator}}$<$ bool $>$ \&\+\_\+generator)
\item 
\mbox{\Hypertarget{classeo_init_virus1bit_a2489dbe59433203838f9f51eefe22f5e}\label{classeo_init_virus1bit_a2489dbe59433203838f9f51eefe22f5e}} 
virtual void \mbox{\hyperlink{classeo_init_virus1bit_a2489dbe59433203838f9f51eefe22f5e}{operator()}} (\mbox{\hyperlink{classeo_virus}{eo\+Virus}}$<$ \mbox{\hyperlink{classeo_scalar_fitness}{FitT}} $>$ \&chrom)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em The pure virtual function that needs to be implemented by the subclass. \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}
\doxysubsection*{Additional Inherited Members}


\doxysubsection{Detailed Description}
\subsubsection*{template$<$class FitT$>$\newline
class eo\+Init\+Virus1bit$<$ Fit\+T $>$}

Inits the virus with one bit to the left set to one. 

The documentation for this class was generated from the following file\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
deprecated/eo/contrib/\+M\+G\+E/eo\+Init\+Virus.\+h\end{DoxyCompactItemize}
