\hypertarget{classeo_gnuplot1_d_monitor}{}\doxysection{eo\+Gnuplot1\+D\+Monitor Class Reference}
\label{classeo_gnuplot1_d_monitor}\index{eoGnuplot1DMonitor@{eoGnuplot1DMonitor}}


{\ttfamily \#include $<$eo\+Gnuplot1\+D\+Monitor.\+h$>$}



Inheritance diagram for eo\+Gnuplot1\+D\+Monitor\+:
\nopagebreak
\begin{figure}[H]
\begin{center}
\leavevmode
\includegraphics[width=265pt]{classeo_gnuplot1_d_monitor__inherit__graph}
\end{center}
\end{figure}


Collaboration diagram for eo\+Gnuplot1\+D\+Monitor\+:
\nopagebreak
\begin{figure}[H]
\begin{center}
\leavevmode
\includegraphics[width=305pt]{classeo_gnuplot1_d_monitor__coll__graph}
\end{center}
\end{figure}
\doxysubsection*{Public Member Functions}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\mbox{\hyperlink{classeo_gnuplot1_d_monitor_a81ffd5b2429df78ca117c189a4aeaf9c}{eo\+Gnuplot1\+D\+Monitor}} (std\+::string \+\_\+filename, bool \+\_\+top=false)
\item 
virtual \mbox{\hyperlink{classeo_gnuplot1_d_monitor_aa8418079af27e89df98a8f44334d0e63}{$\sim$eo\+Gnuplot1\+D\+Monitor}} ()
\item 
\mbox{\Hypertarget{classeo_gnuplot1_d_monitor_ade4e86a4782a4a7d843fc8793d784dc3}\label{classeo_gnuplot1_d_monitor_ade4e86a4782a4a7d843fc8793d784dc3}} 
virtual \mbox{\hyperlink{classeo_monitor}{eo\+Monitor}} \& \mbox{\hyperlink{classeo_gnuplot1_d_monitor_ade4e86a4782a4a7d843fc8793d784dc3}{operator()}} ()
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Called first, try to open the file in append mode and write the header if asked. \end{DoxyCompactList}\item 
\mbox{\Hypertarget{classeo_gnuplot1_d_monitor_a6afb5c8caf93e5a2a1d02b5766ced35d}\label{classeo_gnuplot1_d_monitor_a6afb5c8caf93e5a2a1d02b5766ced35d}} 
virtual void {\bfseries First\+Plot} ()
\item 
virtual std\+::string \mbox{\hyperlink{classeo_gnuplot1_d_monitor_a9f851f96ac174b2ad985d82be1bdccf1}{class\+Name}} () const
\item 
\mbox{\hyperlink{classeo_gnuplot1_d_monitor_a81ffd5b2429df78ca117c189a4aeaf9c}{eo\+Gnuplot1\+D\+Monitor}} (std\+::string \+\_\+filename, bool \+\_\+top=false)
\item 
virtual \mbox{\hyperlink{classeo_gnuplot1_d_monitor_aa8418079af27e89df98a8f44334d0e63}{$\sim$eo\+Gnuplot1\+D\+Monitor}} ()
\item 
\mbox{\Hypertarget{classeo_gnuplot1_d_monitor_a12fb6cf6009361238fef43b1b5e183d3}\label{classeo_gnuplot1_d_monitor_a12fb6cf6009361238fef43b1b5e183d3}} 
virtual \mbox{\hyperlink{classeo_monitor}{eo\+Monitor}} \& \mbox{\hyperlink{classeo_gnuplot1_d_monitor_a12fb6cf6009361238fef43b1b5e183d3}{operator()}} ()
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Called first, try to open the file in append mode and write the header if asked. \end{DoxyCompactList}\item 
\mbox{\Hypertarget{classeo_gnuplot1_d_monitor_aba94767234a7788de249523753643e1d}\label{classeo_gnuplot1_d_monitor_aba94767234a7788de249523753643e1d}} 
virtual void {\bfseries First\+Plot} ()
\item 
virtual std\+::string \mbox{\hyperlink{classeo_gnuplot1_d_monitor_a9f851f96ac174b2ad985d82be1bdccf1}{class\+Name}} () const
\end{DoxyCompactItemize}
\doxysubsection*{Additional Inherited Members}


\doxysubsection{Detailed Description}
Plot \mbox{\hyperlink{classeo_stat}{eo\+Stat}}

\begin{DoxyAuthor}{Author}
Marc Schoenauer 
\end{DoxyAuthor}
\begin{DoxyVersion}{Version}
0.\+0 (2000)
\end{DoxyVersion}
This class plots through gnuplot the \mbox{\hyperlink{classeo_stat}{eo\+Stat}} given as argument

\mbox{\hyperlink{classeo_gnuplot1_d_monitor}{eo\+Gnuplot1\+D\+Monitor}} plots stats through gnuplot

Assumes that the same file is appened every so and so, and replots it everytime 

\doxysubsection{Constructor \& Destructor Documentation}
\mbox{\Hypertarget{classeo_gnuplot1_d_monitor_a81ffd5b2429df78ca117c189a4aeaf9c}\label{classeo_gnuplot1_d_monitor_a81ffd5b2429df78ca117c189a4aeaf9c}} 
\index{eoGnuplot1DMonitor@{eoGnuplot1DMonitor}!eoGnuplot1DMonitor@{eoGnuplot1DMonitor}}
\index{eoGnuplot1DMonitor@{eoGnuplot1DMonitor}!eoGnuplot1DMonitor@{eoGnuplot1DMonitor}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{eoGnuplot1DMonitor()}{eoGnuplot1DMonitor()}\hspace{0.1cm}{\footnotesize\ttfamily [1/2]}}
{\footnotesize\ttfamily eo\+Gnuplot1\+D\+Monitor\+::eo\+Gnuplot1\+D\+Monitor (\begin{DoxyParamCaption}\item[{std\+::string}]{\+\_\+filename,  }\item[{bool}]{\+\_\+top = {\ttfamily false} }\end{DoxyParamCaption})\hspace{0.3cm}{\ttfamily [inline]}}

Constructor \mbox{\Hypertarget{classeo_gnuplot1_d_monitor_aa8418079af27e89df98a8f44334d0e63}\label{classeo_gnuplot1_d_monitor_aa8418079af27e89df98a8f44334d0e63}} 
\index{eoGnuplot1DMonitor@{eoGnuplot1DMonitor}!````~eoGnuplot1DMonitor@{$\sim$eoGnuplot1DMonitor}}
\index{````~eoGnuplot1DMonitor@{$\sim$eoGnuplot1DMonitor}!eoGnuplot1DMonitor@{eoGnuplot1DMonitor}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{$\sim$eoGnuplot1DMonitor()}{~eoGnuplot1DMonitor()}\hspace{0.1cm}{\footnotesize\ttfamily [1/2]}}
{\footnotesize\ttfamily virtual eo\+Gnuplot1\+D\+Monitor\+::$\sim$eo\+Gnuplot1\+D\+Monitor (\begin{DoxyParamCaption}{ }\end{DoxyParamCaption})\hspace{0.3cm}{\ttfamily [inline]}, {\ttfamily [virtual]}}

Destructor \mbox{\Hypertarget{classeo_gnuplot1_d_monitor_a81ffd5b2429df78ca117c189a4aeaf9c}\label{classeo_gnuplot1_d_monitor_a81ffd5b2429df78ca117c189a4aeaf9c}} 
\index{eoGnuplot1DMonitor@{eoGnuplot1DMonitor}!eoGnuplot1DMonitor@{eoGnuplot1DMonitor}}
\index{eoGnuplot1DMonitor@{eoGnuplot1DMonitor}!eoGnuplot1DMonitor@{eoGnuplot1DMonitor}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{eoGnuplot1DMonitor()}{eoGnuplot1DMonitor()}\hspace{0.1cm}{\footnotesize\ttfamily [2/2]}}
{\footnotesize\ttfamily eo\+Gnuplot1\+D\+Monitor\+::eo\+Gnuplot1\+D\+Monitor (\begin{DoxyParamCaption}\item[{std\+::string}]{\+\_\+filename,  }\item[{bool}]{\+\_\+top = {\ttfamily false} }\end{DoxyParamCaption})\hspace{0.3cm}{\ttfamily [inline]}}

Constructor \mbox{\Hypertarget{classeo_gnuplot1_d_monitor_aa8418079af27e89df98a8f44334d0e63}\label{classeo_gnuplot1_d_monitor_aa8418079af27e89df98a8f44334d0e63}} 
\index{eoGnuplot1DMonitor@{eoGnuplot1DMonitor}!````~eoGnuplot1DMonitor@{$\sim$eoGnuplot1DMonitor}}
\index{````~eoGnuplot1DMonitor@{$\sim$eoGnuplot1DMonitor}!eoGnuplot1DMonitor@{eoGnuplot1DMonitor}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{$\sim$eoGnuplot1DMonitor()}{~eoGnuplot1DMonitor()}\hspace{0.1cm}{\footnotesize\ttfamily [2/2]}}
{\footnotesize\ttfamily virtual eo\+Gnuplot1\+D\+Monitor\+::$\sim$eo\+Gnuplot1\+D\+Monitor (\begin{DoxyParamCaption}{ }\end{DoxyParamCaption})\hspace{0.3cm}{\ttfamily [inline]}, {\ttfamily [virtual]}}

Destructor 

\doxysubsection{Member Function Documentation}
\mbox{\Hypertarget{classeo_gnuplot1_d_monitor_a9f851f96ac174b2ad985d82be1bdccf1}\label{classeo_gnuplot1_d_monitor_a9f851f96ac174b2ad985d82be1bdccf1}} 
\index{eoGnuplot1DMonitor@{eoGnuplot1DMonitor}!className@{className}}
\index{className@{className}!eoGnuplot1DMonitor@{eoGnuplot1DMonitor}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{className()}{className()}\hspace{0.1cm}{\footnotesize\ttfamily [1/2]}}
{\footnotesize\ttfamily virtual std\+::string eo\+Gnuplot1\+D\+Monitor\+::class\+Name (\begin{DoxyParamCaption}{ }\end{DoxyParamCaption}) const\hspace{0.3cm}{\ttfamily [inline]}, {\ttfamily [virtual]}}

Class name 

Reimplemented from \mbox{\hyperlink{classeo_gnuplot_abbb997ca4c270c5c50cadc778e759666}{eo\+Gnuplot}}.

\mbox{\Hypertarget{classeo_gnuplot1_d_monitor_a9f851f96ac174b2ad985d82be1bdccf1}\label{classeo_gnuplot1_d_monitor_a9f851f96ac174b2ad985d82be1bdccf1}} 
\index{eoGnuplot1DMonitor@{eoGnuplot1DMonitor}!className@{className}}
\index{className@{className}!eoGnuplot1DMonitor@{eoGnuplot1DMonitor}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{className()}{className()}\hspace{0.1cm}{\footnotesize\ttfamily [2/2]}}
{\footnotesize\ttfamily virtual std\+::string eo\+Gnuplot1\+D\+Monitor\+::class\+Name (\begin{DoxyParamCaption}{ }\end{DoxyParamCaption}) const\hspace{0.3cm}{\ttfamily [inline]}, {\ttfamily [virtual]}}

Class name 

Reimplemented from \mbox{\hyperlink{classeo_gnuplot_abbb997ca4c270c5c50cadc778e759666}{eo\+Gnuplot}}.



The documentation for this class was generated from the following files\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
deprecated/eo/src/utils/eo\+Gnuplot1\+D\+Monitor.\+h\item 
deprecated/eo/src/utils/eo\+Gnuplot1\+D\+Monitor.\+cpp\end{DoxyCompactItemize}
