\section{normal\_\-generator$<$ T $>$ Class Template Reference}
\label{classnormal__generator}\index{normal_generator@{normal\_\-generator}}
The class normal\_\-generator can be used in the STL generate function to easily generate gaussian distributed floats and doubles.  


{\tt \#include $<$rnd\_\-generators.h$>$}

\subsection*{Public Member Functions}
\begin{CompactItemize}
\item 
{\bf normal\_\-generator} (T \_\-stdev=T(1.0), {\bf eo\-Rng} \&\_\-rng=rng)\label{classnormal__generator_a0}

\item 
T {\bf operator()} (void)\label{classnormal__generator_a1}

\end{CompactItemize}
\subsection*{Private Attributes}
\begin{CompactItemize}
\item 
T {\bf stdev}\label{classnormal__generator_r0}

\item 
{\bf eo\-Rng} \& {\bf normal}\label{classnormal__generator_r1}

\end{CompactItemize}


\subsection{Detailed Description}
\subsubsection*{template$<$class T = double$>$ class normal\_\-generator$<$ T $>$}

The class normal\_\-generator can be used in the STL generate function to easily generate gaussian distributed floats and doubles. 

The user can supply a standard deviation which defaults to 1. 



Definition at line 139 of file rnd\_\-generators.h.

The documentation for this class was generated from the following file:\begin{CompactItemize}
\item 
rnd\_\-generators.h\end{CompactItemize}
